\makeatletter
\ssection{Hinweise zur Prüfung}
Die Prüfungsdauer beträgt \textbf{\theExamDuration} Stunden. Es sind die nachstehend genannten \textbf{\theExerciseCount} gleich\-ge\-wich\-teten Aufgaben zu bearbeiten. Benutzen Sie nur die vorgedruckten Blätter, bearbeiten Sie die Aufgaben auf getrennten Blättern und geben Sie auf jedem Blatt die Nummer der Aufgabe sowie Ihre Matrikelnummer deutlich an. Verwenden Sie bei der Bearbeitung keine rote Farbe und vermeiden Sie, das vorgedruckte Doppelblatt zu beschriften. Beachten Sie besonders: \textbf{Aus Ihrer Ausarbeitung müssen der Lösungsweg und die gültige Lösung eindeutig erkennbar sein}, da sonst das Ergebnis nicht gewertet werden kann. Schreiben Sie leserlich.

\ssection{Hilfsmittel}
Erlaubt sind \textbf{ein} beidseitig von eigener Hand mit Bleistift, Kugelschreiber, Füller o. Ä. beschriebenes \textbf{A4-Blatt} (Original, keine Kopie) sowie ein \textbf{nicht-programmierbarer} Taschenrechner.
\textbf{Schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte für die Dauer der Prüfung aus}.

\ssection{Abzugeben}
sind Ihre in das Doppelblatt eingelegten Ausarbeitungen.

\ssection{Nicht abzugeben}
sind die Aufgabenblätter sowie Ihr Konzeptpapier.

\ssection{Das Ergebnis}
Ihrer Prüfung erfahren Sie ab dem \textbf{\theGradeDate} durch Aushang im Schaukasten des Instituts (Geb. 30.34, Lichttechnisches Institut, EG).

\ssection{Klausureinsicht}
ist am {\theReviewDate} im Seminarraum des Instituts (Geb. 05.01, Kreuzstr. 11, 3.~OG). \theReviewMode
\makeatother