\chapter{Einleitung}

Die Einleitung besteht aus 1-2 Seiten und beschreibt kurz, worum es in dieser Arbeit überhaupt geht.

Die Gesamtstruktur einer Diplomarbeit sieht meistens etwa so aus:

\begin{enumerate}
  \item Einleitung
  \item Theoretische Grundlagen
  \item Eigene Arbeiten
  \item (Mess-)Ergebnisse
  \item Zusammenfassung/Ausblick
\end{enumerate}

Dies ist natürlich nicht als Gesetz zu verstehen; die Struktur soll die eigene Arbeit gut widerspiegeln.

